Course: Ciencias Naturales Cultiva 5 EGB

Tema : La medicina ancestral de los pueblos indígenas

Tema : Medicina ancestral del pueblo afroecuatoriano / Conocimientos de la medicina montubia

Tema: La calidad del aire de la localidad

Tema : La tecnología en el manejo de desechos