Title: Respuesta simple. Elongación, velocidad y aceleración en el MAS
Course: Física Cultiva 3 BGU > Section: Unidad 1

Un resorte en posición vertical de constante k = 800 N/m sostiene verticalmente una masa de 3,5 kg.